\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\caption{All statistics are based on contigs of size $\geq$ 500 bp, unless otherwise noted (e.g., "\# contigs ($\geq$ 0 bp)" and "Total length ($\geq$ 0 bp)" include all contigs).}
\begin{tabular}{|l*{1}{|r}|}
\hline
Assembly & Pgenerosa\_v070 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 0 bp) & 313649 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 1000 bp) & 313649 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 5000 bp) & 49077 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 10000 bp) & 14014 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 25000 bp) & 2028 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 50000 bp) & 251 \\ \hline
Total length ($\geq$ 0 bp) & 2205688688 \\ \hline
Total length ($\geq$ 1000 bp) & 2205688688 \\ \hline
Total length ($\geq$ 5000 bp) & 1635061565 \\ \hline
Total length ($\geq$ 10000 bp) & 1397628576 \\ \hline
Total length ($\geq$ 25000 bp) & 1225810181 \\ \hline
Total length ($\geq$ 50000 bp) & 1166200614 \\ \hline
\# contigs & 313649 \\ \hline
Largest contig & 89643857 \\ \hline
Total length & 2205688688 \\ \hline
GC (\%) & 33.92 \\ \hline
N50 & 6194822 \\ \hline
N75 & 4746 \\ \hline
L50 & 31 \\ \hline
L75 & 53021 \\ \hline
\# N's per 100 kbp & 9142.72 \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
\end{document}
